╔════════════════ DIRECTIVES DE L'ENSAMBLADOR PER A 68000  ════════════════════╗
║  ORG,ORIGIN      : Direcció d'inici (còdi absolut) offset (reubicable).      ║
║  END             : Defineix el final del programa. Es d'us obligat.          ║
║  DB,BYTE,DC.B    : Assigna valor a posicions consecutives de memòria.        ║
║  DW,WORD,DC.W    : Igual que l'anterior però reserva paraules de 16 bits.    ║
║  DL,LONG,DC.L    : Igual que l'anterior però reserva paraules de 32 bits.    ║
║  DS.B,DS.W,DS.L  : Reserva posicions de memòria (Byte,Word,Long).            ║
║  EQU,EQUAL       : Assigna un valor a una etiqueta.                          ║
║  ABSOLUTE        : Indica que el còdi és absolut. Ha d'estar a l'inici.      ║
║  RELATIVE        : Indica que el còdi és reubicable. Ha d'estar a l'inici.   ║
║  EXTERN,EXTERNAL : Declara una o varies etiquetes com a externes.            ║
║  GLOBAL,PUBLIC   : Declara una o varies etiquetes com a globals.             ║
║  PAGE,EJECT      : Genera un salt de pàgina en el fitxer de llistat.         ║
║  TITLE           : Introdueix un títol en el fitxer de llistat.              ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
╔═════════════════════════════  UTILITZACIO ═══════════════════════════════════╗
║     Utilizació interactiva               :    ENS68K  <return>               ║
║     Utilizació per línia d'ordres        :                                   ║
║          ENS68K font(.asm),<destí(.obj)>,<opcions>,<llistat(.lst)>           ║
║          opcions : P=Pantalla,D=Disc(llistat),E=Només Errors,I=Impressora    ║
║     Per a mostrar aquesta pantalla d'ajuda   :    ENS68K -h  <return>        ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


╔═════════════════ DIRECTIVAS DEL ENSAMBLADOR PARA MC68000 ════════════════════╗
║  ORG,ORIGIN      : Dirección de inicio (código absoluto) offset (reubicable).║
║  END             : Define el final del programa.Es de uso obligado.          ║
║  DB,BYTE,DC.B    : Da valor a posiciones consecutivas de memoria.            ║
║  DW,WORD,DC.W    : Igual que el anterior pero reserva palabras.              ║
║  DL,LONG,DC.L    : Igual que el anterior pero reserva palabras largas.       ║
║  DS.B,DS.W,DS.L  : Reserva posiciones de memoria. (Byte,Word,Long).          ║
║  EQU,EQUAL       : Iguala una atiqueta a un valor.                           ║
║  ABSOLUTE        : Indica que el código es absoluto.Debe estar al inicio.    ║
║  RELATIVE        : Indica que el código es reubicable.Debe estar al inicio.  ║
║  EXTERN,EXTERNAL : Declara una o varias etiquetas como externas.             ║
║  GLOBAL,PUBLIC   : Declara una o varias etiquetas como globales.             ║
║  PAGE,EJECT      : Hace correr una hoja a la impresora.                      ║
║  TITLE           : Hace aparecer un título en los listados de impresora.     ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
╔═════════════════════════════  UTILIZACION ═══════════════════════════════════╗
║     Utilización interactiva               :    ENS68K                        ║
║     Utilización en linea de comando       :                                  ║
║          ENS68K fuente(.asm),<destino(.obj)>,<opciones>,<listado(.lst)>      ║
║          opciones : P=Pantalla,D=Disco(listado),E=Solo Errores,I=Impresora   ║
║     Para mostrar esta pantalla de ayuda   :    ENS68K -h                     ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


╔═══════════════════ MC68000 CROSS ASSEMBLER DIRECTIVES ═══════════════════════╗
║  ORG,ORIGIN      : Dirección de inicio (código absoluto) offset (reubicable).║
║  END             : Define el final del programa.Es de uso obligado.          ║
║  DB,BYTE,DC.B    : Da valor a posiciones consecutivas de memoria.            ║
║  DW,WORD,DC.W    : Igual que el anterior pero reserva palabras.              ║
║  DL,LONG,DC.L    : Igual que el anterior pero reserva palabras largas.       ║
║  DS.B,DS.W,DS.L  : Reserva posiciones de memoria. (Byte,Word,Long).          ║
║  EQU,EQUAL       : Iguala una atiqueta a un valor.                           ║
║  ABSOLUTE        : Indica que el código es absoluto.Debe estar al inicio.    ║
║  RELATIVE        : Indica que el código es reubicable.Debe estar al inicio.  ║
║  EXTERN,EXTERNAL : Declara una o varias etiquetas como externas.             ║
║  GLOBAL,PUBLIC   : Declara una o varias etiquetas como globales.             ║
║  PAGE,EJECT      : Hace correr una hoja a la impresora.                      ║
║  TITLE           : Hace aparecer un título en los listados de impresora.     ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
╔═══════════════════════════════  USAGE ═══════════════════════════════════════╗
║     Utilización interactiva               :    ENS68K                        ║
║     Utilización en linea de comando       :                                  ║
║          ENS68K fuente(.asm),<destino(.obj)>,<opciones>,<listado(.lst)>      ║
║          opciones : P=Pantalla,D=Disco(listado),E=Solo Errores,I=Impresora   ║
║     Para mostrar esta pantalla de ayuda   :    ENS68K -h                     ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


╔═════════════════ DIRECTIVAS DEL ENSAMBLADOR PARA M68000 ═════════════════════╗
║  ORG,ORIGIN      : Dirección de inicio (código absoluto) offset (reubicable).║
║  END             : Define el final del programa.Es de uso obligado.          ║
║  DB,BYTE,DC.B    : Da valor a posiciones consecutivas de memoria.            ║
║  DW,WORD,DC.W    : Igual que el anterior pero reserva palabras.              ║
║  DL,LONG,DC.L    : Igual que el anterior pero reserva palabras largas.       ║
║  DS.B,DS.W,DS.L  : Reserva posiciones de memoria. (Byte,Word,Long).          ║
║  EQU,EQUAL       : Iguala una atiqueta a un valor.                           ║
║  ABSOLUTE        : Indica que el código es absoluto.Debe estar al inicio.    ║
║  RELATIVE        : Indica que el código es reubicable.Debe estar al inicio.  ║
║  EXTERN,EXTERNAL : Declara una o varias etiquetas como externas.             ║
║  GLOBAL,PUBLIC   : Declara una o varias etiquetas como globales.             ║
║  PAGE,EJECT      : Hace correr una hoja a la impresora.                      ║
║  TITLE           : Hace aparecer un título en los listados de impresora.     ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
╔═════════════════════════════  UTILIZACION ═══════════════════════════════════╗
║     Utilización interactiva               :    ENS68K                        ║
║     Utilización en linea de comando       :                                  ║
║          ENS68K fuente(.asm),<destino(.obj)>,<opciones>,<listado(.lst)>      ║
║          opciones : P=Pantalla,D=Disco(listado),E=Solo Errores,I=Impresora   ║
║     Para mostrar esta pantalla de ayuda   :    ENS68K -h                     ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
